Institut für Angewandte Mathematik WiSe 1999/2000 Prof. Dr. C. Geiger Dr. K. Rothe

Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Blatt 6

Aufgabe 21:

Man bestimme das Taylor-Polynom dritten Grades für die Funktion f(x) = 1 3√ (x + 2)^2

zum Entwicklungspunkt x_0 = �1.

Man schätze den Approximationsfehler im Intervall [ �^3_2, �^1_2^] mit Hilfe der Restgliedformel

nach Lagrange ab.

Aufgabe 22:

Man berechne die folgenden Grenzwerte. Gegebenenfalls mit Hilfe der Regeln von de l’Hospital:

a) lim x→0 1 �^{x2}_2 � cos x

x sin x b) lim x→0 x ln x c) lim x→0 xx d) lim

x→ ß_2

tan 3x tan 5x e) lim x→∞ cosh x ex f) lim x→−1+ (x + 1) tan πx 2 .

Aufgabe 23:

Man diskutiere die reellwertige Funktion (vgl. Abschnitt 10.3 des Lehrbuches) f(x) = 7x + 5 x^2 + 4x + 3 .

Aufgabe 24:

Man diskutiere die reellwertige Funktion (vgl. Abschnitt 10.3 des Lehrbuches) f(x) = xp16 � x^2 .

Abgabetermin: 31.1, 1.2 oder 3.2.00 vor der Übung